Copyright: © 2000-2003 by H+H Software GmbH
Citation: © 2000-2003 by H+H Software GmbH


Übersicht
 – Übersicht

Das Virtual CD Diagnoseprogramm ermittelt Daten zu der Installation von Virtual CD auf dem jeweiligen Computer und zeigt diese in seinem Hauptfenster an. Diese Diagnoseinformationen können abgespeichert werden und dienen zur Fehlerbehandlung.

	Sollten auf einem Rechner mit Virtual CD ein Problem auftreten, kopieren Sie die Diagnoseinformationen bitte in Ihre Anfrage im Supportforum. In vielen Fällen müssen diese Daten sonst nachträglich angefordert werden, was zu einer Verzögerung der Anfrage führt.


Der Diagnosedialog
 – Der Diagnosedialog

Beim Start des Diagnoseprogramms werden automatisch alle Daten, die sich auf Virtual CD beziehen, geladen und angezeigt.

Die Schaltflächen in dem Dialog bieten folgende Möglichkeiten:

Speichern...	Ermöglicht das Abspeichern der Diagnoseinformationen in einer Datei.
Aktualisieren	Liest die Daten erneut ein.
Beenden	Beendet das Programm